LIBRARY     x502api.dll

EXPORTS
    X502_DevRecordInit
    X502_OpenByDevRecord
    X502_FreeDevRecordList

    X502_Create
    X502_Free
    X502_Open
    X502_Close
    X502_GetSerialList
    X502_GetDevInfo
    X502_Configure
    X502_StreamsEnable
    X502_StreamsDisable
    X502_GetEnabledStreams
    X502_StreamsStart
    X502_StreamsStop
    X502_IsRunning
    X502_Recv
    X502_Send
    X502_GetRecvReadyCount
    X502_GetSendReadyCount
    X502_GetNextExpectedLchNum
    X502_PreloadStart
    X502_ProcessAdcData
    X502_ProcessData
    X502_ProcessDataWithUserExt
    X502_PrepareData
    X502_SetLChannel
    X502_SetLChannelCount
    X502_GetLChannelCount
    X502_SetAdcFreqDivider
    X502_SetAdcInterframeDelay
    X502_SetDinFreqDivider
    X502_SetOutFreqDivider
    X502_SetAdcFreq
    X502_SetDinFreq
    X502_GetAdcFreq
    X502_SetOutFreq
    X502_SetRefFreq
    X502_SetExtRefFreqValue
    X502_GetRefFreqValue
    X502_SetSyncMode
    X502_SetSyncStartMode
    X502_SetAdcSyncStartValue
    X502_SetMode
    X502_GetMode
    X502_SetAdcCoef
    X502_GetAdcCoef
    X502_SetDacCoef
    X502_GetDacCoef
    X502_FpgaRegWrite
    X502_FpgaRegRead
    X502_GetLibraryVersion
    X502_GetErrorString
    X502_SetStreamBufSize
    X502_SetStreamStep    
    X502_AsyncOutDac
    X502_AsyncOutDig
    X502_AsyncInDig
    X502_AsyncGetAdcFrame
    X502_BfCheckFirmwareIsLoaded
    X502_BfLoadFirmware
    X502_BfMemRead
    X502_BfMemWrite
    X502_BfExecCmd
    X502_FlashRead
    X502_FlashWrite
    X502_FlashErase
    X502_FlashWriteEnable
    X502_FlashWriteDisable
    X502_FlashSetProtection
    X502_ReloadDevInfo
    X502_LedBlink
    X502_SetDigInPullup
    X502_OutCycleLoadStart
    X502_OutCycleSetup
    X502_OutCycleStop
    X502_OutCycleCheckSetupDone
    X502_ManualStreamStart
    X502_ManualStreamStop
    X502_CheckFeature
    X502_OutGetStatusFlags
    X502_CalcAdcFreq
    X502_CalcAdcFreq2
    X502_CalcDinFreq
    X502_CalcDinFreq2
    X502_CalcOutFreq
    X502_CalcOutFreq2
    X502_IsOpened
    E16_GetAdcRanges
    E502_GetAdcRanges
    X502_GetAdcRanges

    X502_tstp_init
    X502_tstp_process_wrd
    X502_tstp_get_curwrd_time
    X502_tstp_get_lock
